Kółko 19 V 2005 - Stereometria 1. Wykazać, że pole rzutu prostokatnego sześcianu o krawedzi 1 na płaszczyzne jest równe co najwyżej √ 3. 2. Rozstrzygnij, czy istnieje czworościan, w którym wszystkie ściany sa trójkatami prostokatnymi.

3. Udowodnić, że w dowolnym czworościanie istnieje wierzchołek, przy którym wszystkie katy płaskie sa ostre.

4. Podstawa ostrosłupa jest czworokat wypukły. Wykazać, że można ten ostrosłup przeciać płaszczyzna nie przecinajaca podstawy tak, aby w przekroju otrzymać równoległobok.

5. Niech w, k, s oznaczaja odpowiednio liczby: wierzchołków, krawedzi i ścian wielościanu wypukłego. Rozstrzygnać, czy istnieje wielościan wypukły, w którym:

• (a) w =7, k =15, s=10; • (b) w =8, k =15, s=9; • (c) w =13, k =35, s=24; • (d) w =25, k =37, s=14.

6. Wykaż, że dla każdego wielościanu wypukłego przy oznaczeniach w - liczba wierzchołków, s - liczba ścian zachodza nierówności: w � 2s − 4 i s � 2w − 4.